From 503959c3567b69f022154cca70f9dc381407f7a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Uwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Date: Tue, 12 May 2009 14:01:14 +0000
Subject: Fix pdflatex build issues (trivial).

Signed-off-by: Uwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>
Acked-by: Uwe Hermann <uwe@hermann-uwe.de>



git-svn-id: svn://svn.coreboot.org/coreboot/trunk@4272 2b7e53f0-3cfb-0310-b3e9-8179ed1497e1
---
 documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex')

diff --git a/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex b/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
index 41cce0f43e..7ef2cdee3b 100644
--- a/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
+++ b/documentation/LinuxBIOS-AMD64.tex
@@ -1711,16 +1711,16 @@ Some motherboards have a more complex bus structure (e.g. Opteron). In those cas
 \begin{quote}
 ./src/mainboard/iei/nova4899r/failover.c
 ./src/mainboard/emulation/qemu-x86/failover.c
-./src/mainboard/supermicro/x6dhr_ig/failover.c
-./src/mainboard/supermicro/x6dai_g/failover.c
-./src/mainboard/supermicro/x6dhe_g2/failover.c
-./src/mainboard/supermicro/x6dhr_ig2/failover.c
-./src/mainboard/supermicro/x6dhe_g/failover.c
+./src/mainboard/supermicro/x6dhr\_ig/failover.c
+./src/mainboard/supermicro/x6dai\_g/failover.c
+./src/mainboard/supermicro/x6dhe\_g2/failover.c
+./src/mainboard/supermicro/x6dhr\_ig2/failover.c
+./src/mainboard/supermicro/x6dhe\_g/failover.c
 ./src/mainboard/dell/s1850/failover.c
 ./src/mainboard/intel/xe7501devkit/failover.c
 ./src/mainboard/intel/jarrell/failover.c
 ./src/mainboard/olpc/btest/failover.c
-./src/mainboard/olpc/rev_a/failover.c
+./src/mainboard/olpc/rev\_a/failover.c
 ./src/mainboard/via/epia-m/failover.c
 \end{quote}
 Here is one of the more complicated ones: 
-- 
cgit v1.2.3

